---
title: MCP servere
description: Legg til lokale og eksterne MCP-verktøy.
---

Du kan legge til eksterne verktøy i OpenCode ved å bruke _Model Context Protocol_ eller MCP. OpenCode støtter både lokale og eksterne servere.

Når de er lagt til, er MCP-verktøy automatisk tilgjengelige for LLM sammen med innebygde verktøy.

---

#### Advarsler

Når du bruker en MCP-server, legger den til konteksten. Dette kan fort gå opp hvis du har mange verktøy. Så vi anbefaler å være forsiktig med hvilke MCP-servere du bruker.

:::tip
MCP servere legger til konteksten din, så du vil være forsiktig med hvilke du aktiverer.
:::

Enkelte MCP-servere, som GitHub MCP-serveren, har en tendens til å legge til mange tokens og kan lett overskride kontekstgrensen.

---

## Aktiver

Du kan definere MCP-servere i [OpenCode Config](https://opencode.ai/docs/config/) under `mcp`. Legg til hver MCP med et unikt navn. Du kan referere til den MCP ved navn når du ber om LLM.

```jsonc title="opencode.jsonc" {6}
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "name-of-mcp-server": {
      // ...
      "enabled": true,
    },
    "name-of-other-mcp-server": {
      // ...
    },
  },
}
```

Du kan også deaktivere en server ved å sette `enabled` til `false`. Dette er nyttig hvis du vil deaktivere en server midlertidig uten å fjerne den fra konfigurasjonen.

---

### Overstyrer fjernstandarder

Organisasjoner kan tilby standard MCP-servere via deres `.well-known/opencode`-endepunkt. Disse serverne kan være deaktivert som standard, slik at brukere kan melde seg på de de trenger.

For å aktivere en spesifikk server fra organisasjonens eksterne konfigurasjon, legg den til i din lokale konfigurasjon med `enabled: true`:

```json title="opencode.json"
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "jira": {
      "type": "remote",
      "url": "https://jira.example.com/mcp",
      "enabled": true
    }
  }
}
```

Dine lokale konfigurasjonsverdier overstyrer de eksterne standardinnstillingene. Se [config precedence](/docs/config#precedence-order) for flere detaljer.

---

## Lokal

Legg til lokale MCP-servere ved å bruke `type` til `"local"` i MCP-objektet.

```jsonc title="opencode.jsonc" {15}
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "my-local-mcp-server": {
      "type": "local",
      // Or ["bun", "x", "my-mcp-command"]
      "command": ["npx", "-y", "my-mcp-command"],
      "enabled": true,
      "environment": {
        "MY_ENV_VAR": "my_env_var_value",
      },
    },
  },
}
```

Kommandoen er hvordan den lokale MCP-serveren startes. Du kan også sende inn en liste over miljøvariabler.

For eksempel, her er hvordan du kan legge til test [`@modelcontextprotocol/server-everything`](https://www.npmjs.com/package/@modelcontextprotocol/server-everything) MCP serveren.

```jsonc title="opencode.jsonc"
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "mcp_everything": {
      "type": "local",
      "command": ["npx", "-y", "@modelcontextprotocol/server-everything"],
    },
  },
}
```

Og for å bruke den kan jeg legge til `use the mcp_everything tool` i ledetekstene mine.

```txt "mcp_everything"
use the mcp_everything tool to add the number 3 and 4
```

---

#### Alternativer

Her er alle alternativene for å konfigurere en lokal MCP-server.

| Alternativ    | Skriv  | Påkrevd | Beskrivelse                                                                              |
| ------------- | ------ | ------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| `type`        | String | Y       | Type MCP servertilkobling, må være `"local"`.                                            |
| `command`     | Array  | Y       | Kommando og argumenter for å kjøre MCP-serveren.                                         |
| `environment` | Objekt |         | Miljøvariabler som skal angis når serveren kjøres.                                       |
| `enabled`     | Boolsk |         | Aktiver eller deaktiver MCP-serveren ved oppstart.                                       |
| `timeout`     | Nummer |         | Tidsavbrudd i ms for henting av verktøy fra MCP-serveren. Standard er 5000 (5 sekunder). |

---

## Fjernkontroll

Legg til eksterne MCP-servere ved å sette `type` til `"remote"`.

```json title="opencode.json"
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "my-remote-mcp": {
      "type": "remote",
      "url": "https://my-mcp-server.com",
      "enabled": true,
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer MY_API_KEY"
      }
    }
  }
}
```

`url` er URL til den eksterne MCP serveren og med alternativet `headers` kan du sende inn en liste over overskrifter.

---

#### Alternativer

| Alternativ | Skriv  | Påkrevd | Beskrivelse                                                                              |
| ---------- | ------ | ------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| `type`     | String | Y       | Type MCP servertilkobling, må være `"remote"`.                                           |
| `url`      | String | Y       | URL av den eksterne MCP-serveren.                                                        |
| `enabled`  | Boolsk |         | Aktiver eller deaktiver MCP-serveren ved oppstart.                                       |
| `headers`  | Objekt |         | Overskrifter å sende med forespørselen.                                                  |
| `oauth`    | Objekt |         | OAuth-autentiseringskonfigurasjon. Se delen [OAuth](#oauth) nedenfor.                    |
| `timeout`  | Nummer |         | Tidsavbrudd i ms for henting av verktøy fra MCP-serveren. Standard er 5000 (5 sekunder). |

---

## OAuth

OpenCode håndterer automatisk OAuth-autentisering for eksterne MCP-servere. Når en server krever autentisering, vil OpenCode:

1. Oppdag 401-svaret og start OAuth-flyten
2. Bruk **Dynamisk klientregistrering (RFC 7591)** hvis det støttes av serveren
3. Lagre tokens sikkert for fremtidige forespørsler

---

### Automatisk

For de fleste OAuth-aktiverte MCP-servere er ingen spesiell konfigurasjon nødvendig. Bare konfigurer den eksterne serveren:

```json title="opencode.json"
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "my-oauth-server": {
      "type": "remote",
      "url": "https://mcp.example.com/mcp"
    }
  }
}
```

Hvis serveren krever autentisering, vil OpenCode be deg om å autentisere når du prøver å bruke den for første gang. Hvis ikke, kan du [utløse flyten manuelt](#authenticating) med `opencode mcp auth <server-name>`.

---

### Forhåndsregistrert

Hvis du har klientlegitimasjon fra MCP-serverleverandøren, kan du konfigurere dem:

```json title="opencode.json" {7-11}
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "my-oauth-server": {
      "type": "remote",
      "url": "https://mcp.example.com/mcp",
      "oauth": {
        "clientId": "{env:MY_MCP_CLIENT_ID}",
        "clientSecret": "{env:MY_MCP_CLIENT_SECRET}",
        "scope": "tools:read tools:execute"
      }
    }
  }
}
```

---

### Autentiserer

Du kan utløse autentisering manuelt eller administrere legitimasjon.

Autentiser med en spesifikk MCP-server:

```bash
opencode mcp auth my-oauth-server
```

Liste alle MCP-servere og deres autentiseringsstatus:

```bash
opencode mcp list
```

Fjern lagret legitimasjon:

```bash
opencode mcp logout my-oauth-server
```

Kommandoen `mcp auth` åpner nettleseren din for autorisasjon. Etter at du har godkjent, vil OpenCode lagre tokens sikkert i `~/.local/share/opencode/mcp-auth.json`.

---

#### Deaktiverer OAuth

Hvis du vil deaktivere automatisk OAuth for en server (f.eks. for servere som bruker API-nøkler i stedet), setter du `oauth` til `false`:

```json title="opencode.json" {7}
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "my-api-key-server": {
      "type": "remote",
      "url": "https://mcp.example.com/mcp",
      "oauth": false,
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer {env:MY_API_KEY}"
      }
    }
  }
}
```

---

#### OAuth-alternativer

| Alternativ     | Skriv inn       | Beskrivelse                                                                            |
| -------------- | --------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- |
| `oauth`        | Objekt \| usant | OAuth-konfigurasjonsobjekt, eller `false` for å deaktivere automatisk OAuth-deteksjon. |
| `clientId`     | String          | OAuth-klient ID. Hvis ikke oppgitt, vil dynamisk klientregistrering bli forsøkt.       |
| `clientSecret` | String          | OAuth-klienthemmelighet, hvis det kreves av autorisasjonsserveren.                     |
| `scope`        | String          | OAuth-omfang å be om under autorisasjon.                                               |

#### Feilsøking

Hvis en ekstern MCP-server ikke klarer å autentisere, kan du diagnostisere problemer med:

```bash
# View auth status for all OAuth-capable servers
opencode mcp auth list

# Debug connection and OAuth flow for a specific server
opencode mcp debug my-oauth-server
```

Kommandoen `mcp debug` viser gjeldende autentiseringsstatus, tester HTTP-tilkoblingen og forsøker OAuth-oppdagelsesflyten.

---

## Administrer

MCP-ene dine er tilgjengelige som verktøy i OpenCode, sammen med innebygde verktøy. Så du kan administrere dem gjennom OpenCode-konfigurasjonen som alle andre verktøy.

---

### Globalt

Dette betyr at du kan aktivere eller deaktivere dem globalt.

```json title="opencode.json" {14}
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "my-mcp-foo": {
      "type": "local",
      "command": ["bun", "x", "my-mcp-command-foo"]
    },
    "my-mcp-bar": {
      "type": "local",
      "command": ["bun", "x", "my-mcp-command-bar"]
    }
  },
  "tools": {
    "my-mcp-foo": false
  }
}
```

Vi kan også bruke et globmønster for å deaktivere alle matchende MCP-er.

```json title="opencode.json" {14}
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "my-mcp-foo": {
      "type": "local",
      "command": ["bun", "x", "my-mcp-command-foo"]
    },
    "my-mcp-bar": {
      "type": "local",
      "command": ["bun", "x", "my-mcp-command-bar"]
    }
  },
  "tools": {
    "my-mcp*": false
  }
}
```

Her bruker vi globmønsteret `my-mcp*` for å deaktivere alle MCP-er.

---

### Per agent

Hvis du har et stort antall MCP-servere, vil du kanskje bare aktivere dem per agent og deaktivere dem globalt. Slik gjør du dette:

1. Deaktiver det som et verktøy globalt.
2. Aktiver MCP-serveren som et verktøy i [agent config](/docs/agents#tools).

```json title="opencode.json" {11, 14-18}
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "my-mcp": {
      "type": "local",
      "command": ["bun", "x", "my-mcp-command"],
      "enabled": true
    }
  },
  "tools": {
    "my-mcp*": false
  },
  "agent": {
    "my-agent": {
      "tools": {
        "my-mcp*": true
      }
    }
  }
}
```

---

#### Glob-mønstre

Glob-mønsteret bruker enkle regex-globing-mønstre:

- `*` samsvarer med null eller flere av alle tegn (f.eks. `"my-mcp*"` samsvarer med `my-mcp_search`, `my-mcp_list`, osv.)
- `?` samsvarer med nøyaktig ett tegn
- Alle andre karakterer samsvarer bokstavelig talt

:::note
MCP serververktøy er registrert med servernavn som prefiks, så for å deaktivere alle verktøy for en server bruker du bare:

```
"mymcpservername_*": false
```

:::

---

## Eksempler

Nedenfor er eksempler på noen vanlige MCP-servere. Du kan sende inn en PR hvis du vil dokumentere andre servere.

---

### Vaktvakt

Legg til [Sentry MCP-serveren](https://mcp.sentry.dev) for å samhandle med Sentry-prosjektene og problemene dine.

```json title="opencode.json" {4-8}
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "sentry": {
      "type": "remote",
      "url": "https://mcp.sentry.dev/mcp",
      "oauth": {}
    }
  }
}
```

Etter å ha lagt til konfigurasjonen, autentiser med Sentry:

```bash
opencode mcp auth sentry
```

Dette åpner et nettleservindu for å fullføre OAuth-flyten og koble OpenCode til Sentry-kontoen din.

Når du er autentisert, kan du bruke Sentry-verktøy i ledetekstene dine for å spørre etter problemer, prosjekter og feildata.

```txt "use sentry"
Show me the latest unresolved issues in my project. use sentry
```

---

### Kontekst7

Legg til [Context7 MCP-serveren](https://github.com/upstash/context7) for å søke gjennom dokumenter.

```json title="opencode.json" {4-7}
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "context7": {
      "type": "remote",
      "url": "https://mcp.context7.com/mcp"
    }
  }
}
```

Hvis du har registrert deg for en gratis konto, kan du bruke API-nøkkelen din og få høyere satsgrenser.

```json title="opencode.json" {7-9}
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "context7": {
      "type": "remote",
      "url": "https://mcp.context7.com/mcp",
      "headers": {
        "CONTEXT7_API_KEY": "{env:CONTEXT7_API_KEY}"
      }
    }
  }
}
```

Her antar vi at du har `CONTEXT7_API_KEY` miljøvariabelen satt.

Legg til `use context7` i instruksjonene for å bruke Context7 MCP-serveren.

```txt "use context7"
Configure a Cloudflare Worker script to cache JSON API responses for five minutes. use context7
```

Alternativt kan du legge til noe slikt til din [AGENTS.md](/docs/rules/).

```md title="AGENTS.md"
When you need to search docs, use `context7` tools.
```

---

### Grep av Vercel

Legg til [Grep by Vercel](https://grep.app) MCP-serveren for å søke gjennom kodebiter på GitHub.

```json title="opencode.json" {4-7}
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "gh_grep": {
      "type": "remote",
      "url": "https://mcp.grep.app"
    }
  }
}
```

Siden vi kalte MCP-serveren vår `gh_grep`, kan du legge til `use the gh_grep tool` i spørsmålene dine for å få agenten til å bruke den.

```txt "use the gh_grep tool"
What's the right way to set a custom domain in an SST Astro component? use the gh_grep tool
```

Alternativt kan du legge til noe slikt til din [AGENTS.md](/docs/rules/).

```md title="AGENTS.md"
If you are unsure how to do something, use `gh_grep` to search code examples from GitHub.
```
